NAME	Browse	    WINDOWAPI

DESCRIPTION 'OS/2 File Browser Demo'

STUB    'OS2STUB.EXE'

CODE    MOVEABLE
DATA    MOVEABLE MULTIPLE

STACKSIZE   4096        ; Must be non-zero for SS == DS
                        ; suggest 4k as minimum stacksize
